[default]
roubles = 1
ammo_9x18_fmj = 1
ammo_9x18_pmm = 1
ammo_9x19_pbp = 1
ammo_9x19_fmj = 1
ammo_11.43x23_hydro = 1
ammo_11.43x23_fmj = 1
ammo_12x70_buck = 1
ammo_12x76_zhekan = 1
ammo_5.45x39_fmj = 1
ammo_5.45x39_ap = 1
ammo_5.56x45_ss190 = 1
ammo_5.56x45_ap = 1
ammo_9x39_ap = 1
ammo_9x39_pab9 = 1
ammo_7.62x54_7h1 = 1
ammo_pkm_100 = 1
ammo_vog-25 = 1
ammo_m209 = 1
ammo_og-7b = 1
ammo_gauss = 1


bandage = 1
medkit__1 = 1
medkit_scientic__1 = 1
medkit_army__1 = 1
antirad = 1
drug_booster = 1
drug_coagulant__1 = 1
drug_psy_blockade__1 = 1
drug_antidot__1 = 1
drug_radioprotector__1 = 1
drug_anabiotic = 1
bread = 1
kolbasa = 1
conserva = 1
vodka__1 = 1
energy_drink = 1

[marsh]:default
[escape]:default
[garbage]:default
[darkvalley]:default
[agroprom]:default
[agroprom_underground]:default
[yantar]:default
[red_forest]:default
[limansk]:default
[hospital]:default
[stancia_2]:default
[l01_escape]:default
[l02_garbage]:default
[l03_agroprom]:default
[l03u_agr_underground]:default
[l04_darkvalley]:default
[l04u_labx18]:default
[l05_bar]:default
[l06_Rostok]:default
[l07_military]:default
[l08_yantar]:default
[l08u_brainlab]:default
[l10_radar]:default
[l10u_bunker]:default
[l11_pripyat]:default
[l12_stancia]:default
[l12u_sarcofag]:default
[l12u_control_monolith]:default
[l12_stancia_2]:default
[stohe_selo]:default
[plecha_selo]:default
[l06_rostok_demo]:default
[tgm_bug_test_2]:default
[y04_pole]:default